Copyright: Hjelp for API for Microsoft-datakobling


Om datakoblinger

Før du kan bruke data fra OLE DB, må du oppgi konkret koblingsinformasjon, for eksempel:

•	Datatypen du vil bruke.

•	Serveren dataene ligger på.

•	Databasen som dataene er lagret i.

Hvis du for eksempel skal koble til en Microsoft SQL Server-database, må du angi OLE DB-tjeneste for SQL Server, et servernavn og et databasenavn.

En koblingsstreng er en strengversjon av denne koblingsinformasjonen som du kan lagre og bruke på nytt i programmene. Brukergrensesnittet som ber deg lage koblingsstrengen, refereres til som datakobling-dialogboksene. Informasjonen som er angitt i en koblingsstreng, kan variere alt etter hvilken OLE DB-tjeneste som er angitt. I tillegg kan dialogboksalternativene for datakoblingen variere alt etter hvilken OLE DB-tjeneste som er angitt.

Når en koblingsstreng er laget, kan den enten lagres med programdataene eller i en separat fil med filtypen .udl. Denne filen refereres til som en Microsoft Data Link-fil (.udl). Enten du lagrer en koblingsstreng med programdataene eller du lagrer en koblingsstreng som en datakobling, vil filen (.udl) avhenge av funksjonaliteten til programmet.

Se også

Om OLE DB-datatjenester

Lage en datakobling

Arbeide med datakoblingsegenskaper

Organisere datakoblinger


Om OLE DB-datatjenester

En OLE DB-datatjeneste gir opprinnelig tilgang til data, for eksempel en SQL Server- eller Oracle-database. Med en OLE DB-tjeneste kan programmet hente og manipulere data fra en rekke forskjellige datakilder, ikke bare relasjonsdatabaser. Når du lager en datakobling, angir du OLE DB-tjenesten som er utformet til å arbeide med dataene.

Du kan for eksempel få tilgang til et e-postsystem eller et flatt filsystem ved å bruke den riktige OLE DB-tjenesten og vise dataene i et klientprogram. Når du bruker programmet til å få tilgang til data, defineres programmet i OLE DB-terminologi ofte som en dataforbruker.

Du kan lage datakoblinger for en hvilken som helst Microsoft-tjeneste eller tredjeparts OLE DB-tjeneste. Følgende tjenester er inkludert i datatilgangskomponentene til Microsoft:

•	Microsoft OLE DB-tjeneste for Microsoft Jet

•	OLE DB-tjeneste for Oracle

•	OLE DB-tjeneste for SQL Server

•	OLE DB-tjeneste for ODBC

Merk   Hvis du vil ha mer informasjon om OLE DB-tjenester, kan du se OLE DB Programmeringsreferanse eller spesifikk tjenestedokumentasjon. Denne dokumentasjonen er tilgjengelig i Microsoft Data Access SDK.


Lage en datakobling

Avhengig av programmet kan du lagre en datakobling med selve programmet eller som en separat fil med filtypen .udl.

Hvis programmet lagrer og håndterer datakoblingene, vil det be deg angi en koblingsstreng i dialogboksen Datakoblingsegenskaper.

Hvis programmet støtter .udl-filer, lager du datakoblingsfilen (.udl) før du lager koblingsstrengen i dialogboksen Datakoblingsegenskaper. Koblingsstrengen er lagret i datakoblingsfilen (.udl). Selv om programmet vil be deg lage en .udl-fil etter behov, kan du også lage en datakobling i Windows Utforsker.

Merk   Hvis programmet ikke støtter .udl-filer, kan du fremdeles lage og redigere .udl-filer fra Kontrollpanelet eller skrivebordet til bruk i andre programmer eller som en måte å håndtere koblingsinformasjon til andre data på.

Slik lager du en datakoblingsfil (.udl) i Windows Utforsker

1	Høyreklikk i den høyre ruten i Utforsker eller på skrivebordet, og velg Microsoft-datakobling på Ny-menyen. En ny datakoblingsfil (.udl) blir laget i gjeldende katalog.

2	Høyreklikk filen, og velg Egenskaper på menyen.

3	Angi datakoblingsegenskapene i dialogboksen Datakoblingsegenskaper.

Hvis du vil, kan du endre navnet på filen ved å høyreklikke den og velge Gi nytt navn på menyen.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper

Organisere datakoblinger


Arbeide med datakoblingsegenskaper

Bruk dialogboksen Datakoblingsegenskaper til å angi initialiseringsegenskaper for OLE DB-tjenesten. Disse egenskapene lagres som en koblingsstreng enten med programdatafilen eller i en .udl-fil. Datakoblingsegenskaper kan variere avhengig av OLE DB-tjenesten.

Angi koblingsegenskaper for OLE DB-tjenesten

Avhengig av OLE DB-tjenesten du bruker kan koblingsegenskapene for en datakobling variere. Med koblingsegenskaper kan du angi hvor dataene skal ligge og hvordan du kobler til dataene.

Kategorifanen Kobling i dialogboksen Datakoblingsegenskaper er tjenestespesifikk og viser bare koblingsegenskapene som kreves av den valgte OLE DB-tjenesten.

Hvis du bruker en annen tjeneste enn dem som er inkludert i datatilgangskomponentene, vises det en generisk dialogboks der du kan angi koblingsegenskaper.

Vise initialiseringsegenskapene som er tilgjengelige for OLE DB-tjenesten

Hvis du skal vise alle initialiseringsegenskapene som støttes av OLE DB-tjenesten, går du til kategorifanen Alle i dialogboksen Datakoblingsegenskaper. Denne kategorifanen er nyttig hvis du trenger å angi tjenestespesifikke initialiseringsegenskaper.

Åpne og redigere koblingsstrenger

Hvis programmet støtter datakoblingsfiler (.udl), kan du når som helst åpne dialogboksen Datakoblingsegenskaper fra programmet eller skrivebordet. Hvis ikke, vil du bare kunne åpne denne dialogboksen fra programmet.

Merk   Hvis programmet ikke støtter .udl-filer, kan du fremdeles lage og redigere .udl-filer fra Kontrollpanelet eller skrivebordet til bruk i andre programmer eller som en måte å håndtere koblingsinformasjon til andre data på.

Slik redigerer du datakoblingsegenskaper i Windows Utforsker

1	Høyreklikk en .udl-fil i Utforsker eller på skrivebordet, og velg deretter Egenskaper på menyen.

2	Endre en eller flere datakoblingsegenskaper i dialogboksen Datakoblingsegenskaper.

Se også

Om datakoblinger

Kategorifanen Kobling, dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Kategorifanen Avansert, dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Kategorifanen Alle, dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Dialogboksen Rediger egenskapsverdi


Organisere datakoblinger

Etter hvert som du skaffer nye datakilder, oppgraderer andre og fjerner de som er overflødige, kan du lett vedlikeholde datakoblingene for dine data. Når det gjelder programmer som støtter .udl-filer, trenger du bare oppdatere koblingsinformasjonen i .udl-filen. Programmer som refererer til .udl-filen, vil umiddelbart gå til riktig datakilde.

Når du organiserer datakoblingsfiler, kan du bruke Utforsker til å utføre grunnleggende filhåndteringsoppgaver, for eksempel:

•	Lage en datakoblingsfil (.udl)

•	Redigere egenskapene til en eksisterende datakoblingsfil (.udl)

•	Slette en datakoblingsfil (.udl)

•	Organisere datakoblingsfiler (.udl) ved å kopiere og lime inn filer i forskjellige mapper.

Slik lager du en datakoblingsfil (.udl)

1	I Kontrollpanelet dobbeltklikker du Datakoblinger-ikonet.

2	I Utforsker høyreklikker du i fillisten og velger deretter Microsoft-datakobling på Ny-menyen for å lage en ny datakobling.

Slik redigerer du en datakoblingsfil (.udl)

•	I Utforsker høyreklikker du en datakoblingsfil og velger deretter Egenskaper for å redigere filen.

Slik sletter du en datakoblingsfil (.udl)

•	I Utforsker høyreklikker du en datakoblingsfil og velger deretter Slett for å slette filen.

Slik flytter du en datakoblingsfil (.udl)

•	I Utforsker kopierer og limer du inn datakoblingsfiler i den aktuelle mappen.

Merk   Du kan også organisere datakoblingene i dialogboksen Velg datakoblinger.


Kategorifanen Tjeneste, dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Bruk kategorifanen Tjeneste til å velge den aktuelle OLE DB-tjenesten for datatypen du vil bruke. Ikke alle programmer gir deg mulighet til å angi en tjeneste eller endre det gjeldende valget. Denne kategorifanen vises bare hvis programmet tillater redigering av OLE DB-tjenesten.

Valg for kategorifaner

OLE DB-tjenesteliste   Fører opp alle OLE DB-tjenester som oppdages på harddisken.

Neste   Navigerer til kategorifanen Kobling for den valgte OLE DB-tjenesten.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper


Kategorifanen Tilkobling, dialogboksen Datakoblingsegenskaper
Kategorifanen Kobling, dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Bruk kategorifanen Kobling til å angi hvordan du skal koble til dataene med en annen OLE DB-tjeneste enn dem som er inkludert i datatilgangskomponentene til Microsoft.

Valg for kategorifaner

1	Angi datakilden og/eller plasseringen til dataene:

Datakilde   Skriv navnet på datakilden du vil bruke. Dette er vanligvis et servernavn.

Plassering   Angi plasseringen til datakilden du vil bruke. Dette er vanligvis et databasenavn.

2	Skriv inn informasjon for pålogging til serveren:

Bruk Windows NT-integrert sikkerhet   Velg en godkjenningstjeneste for å identifisere deg selv.

For å kunne bruke denne funksjonen må OLE DB-tjenesten støtte en godkjenningstjeneste, og du må ha tillatelse fra datakilden til å bruke godkjenningstjenesten.

Bruk et bestemt brukernavn og passord   Klikk for å bruke et tildelt brukernavn og passord til å verifisere informasjonen for pålogging til datakilden.

Brukernavn   Angi bruker-ID for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Passord   Angi passordet for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Tomt passord   Gjør at den angitte tjenesten kan returnere et tomt passord i koblingsstrengen.

Tillat lagring av passord   Gjør at passordet kan lagres sammen med koblingsstrengen. Om passordet inkluderes i koblingsstrengen, avhenger av funksjonaliteten til programmet som kaller opp.

Merk   Hvis passordet lagres, vil det returneres og lagres umaskert og ukryptert.

3	Skriv inn den første katalogen som skal brukes:

Angi databasen du vil ha tilgang til.

Testtilkobling   Klikk for å forsøke å koble til den angitte datakilden.

Hvis tilkoblingen mislykkes, må du forsikre deg om at innstillingene er riktige. Tilkoblingen kan mislykkes hvis det er stavefeil, eller hvis det ikke skilles mellom store og små bokstaver.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper

Kategorifanen Kobling (SQL Server)

Kategorifanen Kobling (Jet)

Kategorifanen Kobling (Oracle)

Kategorifanen Kobling (ODBC)


Kategorifanen Kobling (SQL Server), dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Bruk kategorifanen Kobling til å angi hvordan du skal koble til Microsoft SQL Server-data.

Valg for kategorifaner

1	Velg eller skriv inn et servernavn:

Angi serveren til databasen du vil ha tilgang til.

2	Skriv inn informasjon for pålogging til serveren:

Bruk Windows NT-integrert sikkerhet   Velg en godkjenningstjeneste for å identifisere deg selv.

For å kunne bruke denne funksjonen må OLE DB-tjenesten støtte en godkjenningstjeneste, og du må ha tillatelse fra datakilden til å bruke godkjenningstjenesten.

Bruk et bestemt brukernavn og passord   Klikk for å bruke et tildelt brukernavn og passord til å verifisere informasjonen for pålogging til datakilden.

Brukernavn   Angi bruker-ID for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Passord   Angi passordet for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Tomt passord   Gjør at den angitte tjenesten kan returnere et tomt passord i koblingsstrengen.

Tillat lagring av passord   Gjør at passordet kan lagres sammen med koblingsstrengen. Om passordet inkluderes i koblingsstrengen, avhenger av funksjonaliteten til programmet som kaller opp.

Merk   Hvis passordet lagres, vil det returneres og lagres umaskert og ukryptert.

3	Velg databasen på serveren:

Angi databasen du vil ha tilgang til.

- eller -

Tilknytt en SQL-databasefil som databasenavn:

Angi databasenavnet som skal brukes for den tilknyttede SQL-databasefilen.

Merk   Denne funksjonen krever SQL Server 7.0.

Bruke filnavnet:

Angi navnet på databasefilen. Hvis du vil bla etter filen, klikker du knappen.

Testtilkobling   Klikk for å forsøke å koble til den angitte datakilden.

Hvis tilkoblingen mislykkes, må du forsikre deg om at innstillingene er riktige. Tilkoblingen kan mislykkes hvis det er stavefeil, eller hvis det ikke skilles mellom store og små bokstaver.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper


Kategorifanen Kobling (Jet), dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Bruk kategorifanen Kobling til å angi hvordan du skal koble til Microsoft Access-data.

Valg for kategorifaner

1	Velg eller skriv inn et databasenavn:

Skriv inn navnet på Microsoft Access-databasefilen (.mdb) som du vil ha tilgang til. Hvis du vil bla etter filen, klikker du knappen.

2	Skriv inn informasjon for pålogging til databasen:

Brukernavn   Angi bruker-ID for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Passord   Angi passordet for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Tomt passord   Gjør at den angitte tjenesten kan returnere et tomt passord i koblingsstrengen.

Tillat lagring av passord   Gjør at passordet kan lagres sammen med koblingsstrengen. Om passordet inkluderes i koblingsstrengen, avhenger av funksjonaliteten til programmet som kaller opp.

Merk   Hvis passordet lagres, vil det returneres og lagres umaskert og ukryptert.

Testtilkobling   Klikk for å forsøke å koble til den angitte datakilden.

Hvis tilkoblingen mislykkes, må du forsikre deg om at innstillingene er riktige. Tilkoblingen kan mislykkes hvis det er stavefeil, eller hvis det ikke skilles mellom store og små bokstaver.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper


Kategorifanen Kobling (Oracle), dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Bruk kategorifanen Kobling til å angi hvordan du skal koble til Oracle-data.

Valg for kategorifaner

1	Skriv inn et servernavn:

Angi serveren til databasen du vil ha tilgang til.

2	Skriv inn informasjon for pålogging til serveren:

Brukernavn   Angi bruker-ID for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Passord   Angi passordet for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Tomt passord   Gjør at den angitte tjenesten kan returnere et tomt passord i koblingsstrengen.

Tillat lagring av passord   Gjør at passordet kan lagres sammen med koblingsstrengen. Om passordet inkluderes i koblingsstrengen, avhenger av funksjonaliteten til programmet som kaller opp.

Merk   Hvis passordet lagres, vil det returneres og lagres umaskert og ukryptert.

Testtilkobling   Klikk for å forsøke å koble til den angitte datakilden.

Hvis tilkoblingen mislykkes, må du forsikre deg om at innstillingene er riktige. Tilkoblingen kan mislykkes hvis det er stavefeil, eller hvis det ikke skilles mellom store og små bokstaver.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper


Kategorifanen Kobling (ODBC), dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Bruk kategorifanen Kobling til å angi hvordan du skal koble til ODBC-data.

Valg for kategorifaner

1	Angi datakilden:

Bruk datakildenavn   Velg eller skriv inn ODBC-datakildenavnet (DSN) du vil ha tilgang til.

Bruk koblingsstreng   Gir deg mulighet til å angi eller lage en ODBC-koblingsstreng i stedet for å bruke en eksisterende datakilde.

Koblingsstreng   Angi en ODBC-koblingsstreng.

Lag   Åpner ODBC-dialogboksen Velg datakilde. Når du velger en datakilde, blir koblingsstrengen i den datakilden returnert og satt inn i redigeringskontrollen til koblingsstrengen.

Hvis du velger en Fildatakilde, vil den resulterende ODBC-koblingsstrengen være datakildeløs. ODBC-koblingsstrengen holdes fast i datakoblingsfilen (.udl) og er ikke avhengig av den valgte fildatakilden.

Hvis du velger en Maskindatakilde, vil den resulterende ODBC-koblingsstrengen være datakildebasert. ODBC-koblingsstrengen viser til den valgte maskindatakilden. Hvis en bruker på et annet system forsøker å få tilgang til datakoblingsfilen (.udl), må brukeren også ha maskindatakilden installert.

2	Skriv inn informasjon for pålogging til serveren:

Brukernavn   Angi bruker-ID for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Passord   Angi passordet for godkjenning når du logger deg på datakilden.

Tomt passord   Gjør at den angitte tjenesten kan returnere et tomt passord i koblingsstrengen.

Tillat lagring av passord   Gjør at passordet kan lagres sammen med koblingsstrengen. Om passordet inkluderes i koblingsstrengen, avhenger av funksjonaliteten til programmet som kaller opp.

Merk   Hvis passordet lagres, vil det returneres og lagres umaskert og ukryptert.

3	Skriv inn den første katalogen som skal brukes:

Angi databasen du vil ha tilgang til.

Testtilkobling   Klikk for å forsøke å koble til den angitte datakilden.

Hvis tilkoblingen mislykkes, må du forsikre deg om at innstillingene er riktige. Tilkoblingen kan mislykkes hvis det er stavefeil, eller hvis det ikke skilles mellom store og små bokstaver.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper


Kategorifanen Avansert, dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Bruk kategorifanen Avansert til å vise og angi andre initialiseringsegenskaper for dataene dine.

Merk   Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte initialiseringsegenskaper, kan du se dokumentasjonen som følger med OLE DB-tjenesten.

Valg for kategorifaner

Nivå på tilgangsmerke   Nivået på tilgangsmerket som serveren kan bruke ved representering av klienten. Denne egenskapen gjelder bare for andre nettverkstilkoblinger enn RPC-tilkoblinger (eksterne prosedyrekall). Disse nivåene på tilgangsmerke ligner på dem som gis av RPC. Verdiene på denne egenskapen svarer direkte til nivåene på tilgangsmerke som kan angis for godkjente RPC-tilkoblinger, men kan brukes på andre tilkoblinger enn godkjent RPC. Velg blant følgende nivåer:

•	Anonym—Klienten er anonym for serveren. Serverprosessen kan ikke finne identifikasjonsinformasjon om klienten eller representere klienten.

•	Identifiser—Serveren kan finne klientens identitet. Serveren kan representere klienten for ACL-kontroll, men får ikke tilgang til systemobjekter som klienten.

•	Representer—Serverprosessen kan representere klientens sikkerhetsomgivelser når den handler på vegne av klienten. Denne informasjonen hentes når koblingen er etablert, ikke ved hvert kall.

•	Representant—Prosessen kan representere klientens sikkerhetsomgivelser når den handler på vegne av klienten. Serverprosessen kan også sende utgående kall når den handler på vegne av klienten.

Beskyttelsesnivå   Beskyttelsesnivået for data som sendes mellom klienten og serveren. Denne egenskapen gjelder bare for andre nettverkstilkoblinger enn RPC-tilkoblinger. Disse beskyttelsesnivåene ligner på dem som leveres av RPC. Verdiene til denne egenskapen svarer direkte til beskyttelsesnivåene som kan angis for godkjente RPC-tilkoblinger, men kan brukes på andre tilkoblinger enn godkjent RPC. Velg blant følgende nivåer:

•	Ingen—Utfører ingen godkjenning av data som sendes til serveren.

•	Koble til—Godkjenner bare når klienten etablerer forbindelsen med serveren.

•	Kall—Godkjenner datakilden ved begynnelsen av hver forespørsel fra klienten til serveren.

•	Pakke—Godkjenner at alle mottatte data kommer fra klienten.

•	Pakkeintegritet—Godkjenner at alle mottatte data kommer fra klienten, og at den ikke er blitt endret under transport.

•	Pakkesikkerhet—Godkjenner at alle mottatte data kommer fra klienten, at den ikke er blitt endret under transport og beskytter sikkerheten til dataene ved å kryptere dem.

Tidsavbrudd for tilkobling   Angir hvor lang tid (i sekunder) som OLE DB-tjenesten skal vente til initialiseringen fullføres. Hvis initialiseringen avbrytes, blir en feil returnert, og tilkoblingen blir ikke opprettet.

Tilgangstillatelser   Angir tilgangstilllatelsene. Velg en eller flere av følgende tillatelser:

•	Lese—Skrivebeskyttet.

•	Skrivetilgang—Lese- og skrivetillatelse.

•	Share Deny None—Verken lese- eller skrivetillatelse kan nektes andre.

•	Share Deny Read—Hindrer andre i å åpne i lesemodus.

•	Share Deny Write—Hindrer andre i å åpne i skrivemodus.

•	Share Exclusive—Hindrer andre i å åpne i lese/skrivemodus.

•	Skrive—Lesebeskyttet.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper


Kategorifanen Alle, dialogboksen Datakoblingsegenskaper

Bruk kategorifanen Alle til å vise og redigere alle OLE DB-initialiseringsegenskapene som er tilgjengelige for OLE DB-tjenesten. Egenskaper kan variere alt etter hvilken OLE DB-tjeneste du bruker.

Valg for kategorifaner

Liste med initialiseringsegenskaper   Fører opp alle egenskaper og verdiene som gjelder for disse.

Merk   Hvis du vil ha mer informasjon om initialiseringsegenskapene i listen, kan du se dokumentasjonen som følger med OLE DB-tjenesten.

Rediger verdi   Åpner dialogboksen Rediger egenskapsverdi for egenskapen som er valgt.

Tips   Dobbeltklikk egenskapen du vil endre for å åpne dialogboksen Rediger egenskapsverdi.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper


Dialogboksen Rediger egenskapsverdi

Bruk dialogboksen Rediger egenskapsverdi til å redigere OLE DB-initialiseringsegenskapen som er valgt i kategorifanen Alle.Egenskaper kan variere alt etter hvilken OLE DB-tjeneste du bruker.

Merk   Hvis du vil ha mer informasjon tjenestespesifikke egenskaper, kan du se dokumentasjonen som følger med OLE DB-tjenesten.

Dialogboksalternativer

Egenskapsbeskrivelse   Viser beskrivelsen av den valgte egenskapen.

Egenskapsverdi   Velg eller skriv inn en gyldig verdi.

Tilbakestill verdi   Setter den valgte egenskapsverdien til standardverdien for OLE DB-tjenesten.

Se også

Arbeide med datakoblingsegenskaper

Kategorifanen Alle, dialogboksen Datakoblingsegenskaper


Dialogboksen Velg datakobling

Bruk dialogboksen Velg datakobling til å velge en eksisterende datakoblingsfil (.udl) eller lage en ny.

Bruk Utforsker-vinduet til å redigere, slette eller flytte en eksisterende datakoblingsfil (.udl) eller lage en ny.

Dialogboksalternativer

Søk i   Gir deg mulighet til å navigere blant alle stasjonene og mappene på systemet.

Opp ett nivå   Klikk for å gå til en mappe du har åpnet tidligere i sesjonen.

Lag ny mappe   Klikk for å lage en ny mappe i gjeldende mappe.

Filliste   Viser filene og mappene i stasjonen eller mappen som er angitt i boksen Søk i.

Liste   Klikk for å vise navnene i fillisten som store ikoner.

Detaljer   Klikk for å vise mer informasjon om dokumentene i fillisten, for eksempel filstørrelse og dato for siste lagring.

Filnavn   Skriv navnet på filen du vil åpne, eller angi en stasjonsbokstav (for eksempel C:\) for å gå til en stasjon.

Filtype   Fører opp filtypene som skal vises. Dette er nyttig når du bare vil vise filtypene du er interessert i.

Åpne   Klikk for å åpne den merkede filen. Dette alternativet gjelder bare for dialogboksen Velg datakobling.

Se også

Organisere datakoblinger